-- 初始化 storm 数据库
-- 这个脚本确保 storm 数据库被正确创建

-- 设置字符集
SET NAMES utf8mb4;

-- 创建 storm 数据库
DROP DATABASE IF EXISTS `storm`;
CREATE DATABASE `storm` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;

-- 使用 storm 数据库
USE `storm`;

-- 设置外键检查
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
